00015
00038
00040
00027
ÈØ¨2
00001
00007
h¬v
00022
00013
SIMATIC
CLK_FUNC
READ_CLK
00065
00041
dbN
^Îè1
00019
·hN
00005
À

00012
00008
¢ôL
IEC
DT_TOD
00006
L
DT_DATE
00067
W{è1
00003
K;01
00017
p@N