00001
00005
00008
¢ôL
00019
00012
SIMATIC
IEC
DT_TOD
00006
L
DT_DATE
00067
00040
dbN
W{è1
00003
K;01
00017
p@N
00015
00027
ÈØ¨2
00038
00065
00041
^Îè1
·hN
À

00007
h¬v
00022
00013
CLK_FUNC
READ_CLK