00001
00005
00041
À

00019
·hN
00065
dbN
^Îè1
00012
00015
00038
00040
00027
ÈØ¨2
00017
p@N
00003
K;01
00067
W{è1
00008
¢ôL
SIMATIC
IEC
DT_TOD
00006
L
DT_DATE
00022
h¬v
00007
00013
CLK_FUNC
READ_CLK