Connections
9xI
ý TÔ<
9ðI
ÉÎRû
ConnectionsX0l
	èÔJ
ãT
bI°pª5pª5q
Connectionsþ
¶Y
µ {
À°É¬ÉÐÉÀ¤
¤9 <UÔ9$ ( |0egyÎyÎ`DL9L9PUT
  wejscie : REAL ;	
END_VAR
VAR_OUTPUT
  wyjscie : REAL ;	
END_
Connectionshb7hb7
`2ºý
`§¤ý
`ðZV
q0a7¼XÜèô ð`7 	ðZVøK0$ÿ0@	1ConnectionsXM_-_8ý_íýXM_D-§§XM_