Connections
q²fJ
4
ä¥7D¥79ô¤7 RTÐ
$§7Ô¦7¦74¦7«7
Connections võ
q²J
ÈÚ`û
Àuõ± \/õ ¿4Æôtvõ$
DÆôTÞôDqõTÆôdÞôäÅô4qõÝô´põ4ÞôÄpõÆôÔpõäpõ¤Ýôtuõ4sõDÞô´rõôrõ´võÄrõÔrõdÆôÔvõtÞôÞôÞô¤Þô0'v'v0Äô'v%
`yõpº,lpº,l
Connectionsa¼`aò
q³J
l
À7ÔÅ/
Bl
ksmSìJ=1¶Ià7X0l
þX
¨þX 
NáÙ<~òÌ}òØ}òä}òð}òü}ò~ò~ò ~ò
Connectionsþ
µµü
´f  {
À°É¬ÉÐÉÀ¤
¤9 <UÔ9$ ( |0egyÎyÎ`DL9L9PUT
  wejscie : REAL ;	
END_VAR
VAR_OUTPUT
  wyjscie : REAL ;	
END_
ConnectionsXM_-
_8ý
_íý
XM_D-§
§XM_jYÿXM_-¦L.¦XM_°XM_²²XM_¬«7   XM_.³    ³XM_@×ÓXM_D.±