Connections
ÚI
Ç@û
5¾I
5a t÷<
¸|J
ÑÖ
Connectionsþ
³ÎÂ
²« {
À°É¬ÉÐÉÀ¤
¤9 <UÔ9$ ( |0egyÎyÎ`DL9L9PUT
  wejscie : REAL ;	
END_VAR
VAR_OUTPUT
  wyjscie : REAL ;	
END_
ConnectionsÎüÍl_7
]BDý
^Oý
	 þ1àT
T_7	 êB10ìÎü^7 èB`Q°ÎðÎ¼Î¤ÎpÎÈÎ°Î@Î¼Î°ÍRQ0ü^7¬ÍR 
Bp1'UDó  